{$DS.}CONDUCCIÓN: Placa plana.

heislerplacaexacta(Bi,Fo,X)
 Esta función toma como parámetros:
- Bi: número de Biot.
- Fo: número de Fourier.
- X: posición adimensional.

Devuelve el valor de la temperatura adimensional para una placa de espesor 2L.

Importante: Debe utilizarse en la opción Degrees, puede seleccionarse en el comando Unit system del menú Options.También es necesario para su funcionamiento tener abierto el lookup table 4 primeras soluciones placa.LKT , que se encuentra en la carpeta conducción. Para abrir el lookup table solo hay que hacer clic en el comando Open Lookup Table en el menú Tables y en la ventana que nos sale picar dentro de la carpeta conducción en 4 primeras soluciones placa.LKT, la función necesita tomar valores de la tabla.